%
% This template for Venn Diagrams was created by <niki.pfeifer@sbg.ac.at>
% For adjusting the size just edit \setcoordinatesystem units <1cm,1cm>
%
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{pictex}
\begin{document}

\beginpicture
\setcoordinatesystem units <1cm,1cm>
\setplotarea x from 1.5 to 8.5, y from 0.5 to 7.5 
\axis bottom label {} /
\axis top label {$\Omega$} /
\axis left label {} /
\axis right label {} /


\put {$A$} at 5 7.25
\put {\tiny $A \wedge \neg B \wedge \neg C$} at 5 6 
\put {$B$} at 2.25 4.5 
\put {\tiny $\neg A \wedge B \wedge \neg C$} at 3 2.5 
\put {$C$} at 7.75 4.5 
\put {\tiny $\neg A \wedge \neg B \wedge C$} at 7 2.5 
\put {\tiny $\neg A \wedge B \wedge C$} at 5 2.5 

\put {\tiny $A \wedge B \wedge C$} at 5 3.5 

\put {\tiny $A \wedge B \wedge \neg C$} at 3.8 4.5 
\put {\tiny $A \wedge \neg B \wedge C$} at 6.2 4.5 

\put {\tiny $\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C$} at 5 .75 

\circulararc 360 degrees from 3 5 center at 5 5
\circulararc 360 degrees from 2 3 center at 4 3
\circulararc 360 degrees from 4 3 center at 6 3 % r=2, von links
                                                 % mitte zum zentrum
\endpicture



\beginpicture
\setcoordinatesystem units <1cm,1cm> %point at 0 0
\setplotarea x from 1.5 to 8.5, y from 0.2 to 5.5 
\axis bottom label {} /
\axis top label {$\Omega$} /
\axis left label {} /
\axis right label {} /


\put {$A$} at 2.25 4.5 
\put {$A \wedge \neg B$} at 3 3 
\put {$B$} at 7.75 4.5 
\put {$\neg A \wedge B$} at 7 3 
\put {$ A \wedge B$} at 5 3 

\put {$\neg A \wedge \neg B$} at 5 .75 

\circulararc 360 degrees from 2 3 center at 4 3
\circulararc 360 degrees from 4 3 center at 6 3 % r=2, von links
                                                 % mitte zum zentrum
\endpicture
\end{document}
